en	Authentication required
pt-pt	Autenticação necessária

en	Username
pt-pt	Nome de Usuário

en	Password
pt-pt	Senha

en	New password
pt-pt	Nova palavra-passe

en	Login
pt-pt	Autenticar

en	Logout
pt-pt	Sair

en	Update
pt-pt	Atualizar

en	Submit
pt-pt	Enviar

en	The configuration type "{0}" was not found. Only the following configuration types are supported: "{1}"
pt-pt	O tipo de configuração "{0}" não foi encontrado. Apenas os seguintes tipos de configuração são suportados: "{1}"